详细说明

平移大门齿轮电机 844 MC 3PH

收藏
  • 商品说明

FAAC 844MC 3PH 齿轮电机是一款重型开移大门,油浸式平移门机工业型,最大门重可达3500KG,它由机械式限位开关,螺丝调节底座,小齿轮,带刹车装置的电子马达,884 T 控制器,释放调节杆(带安保微调开关),钢外壳,门(带钥匙锁)这几个部分组成.电机的尺寸是586*310*430.


  



 


专为工业型设计

FAAC 844 MC 3PH 齿轮电机专为方便,安全地移动重的工业型大门而设计,通过齿轮电机确保了工业场合的特殊需要,即使大门重达3500KG,也能密集而频繁地使用.


具有钢性

特殊的双盘油浸润滑,使得驱动扭矩调整范围为0-155daN,钢外壳经电泳处理和涂布聚酯漆,可经受任何环境侵蚀,在最恶劣的条件下,也能保证其可靠性.


技术智能

自控系统由一个带微处理器的高科技电控板控制,以此来控制系统全部的必须功能,以及关联设备的控制,安:托藕抛爸.


长寿命保证

机械组件持续油浸,并且安装一个高抵抗力的铝合金壳体内,保证长期的操作使用寿命.


不可逆向运动

紧急情况时,刹车装置能保证大门在极有限的空间内快速停止,更有先进的防挤压保护功能.该装置同样能使大门保持关闭状态,所以无需使用电锁和门闩.停电时,可用一个钥匙保护释放控制人工开/关大门.保证长期的操作使用寿命.

FAAC 844齿轮电机是一款重型的平移大门,它特别适合超重工业型大门,最大门重可以达到3500KG,符合特殊的场合需要.


相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】