详细说明

FAAC 412 机电手臂式大门自控设备

收藏
  • 商品说明

家用大门的理想选择:FAAC 412是家用大门最实用、最经济的选择,单门长度是3米,传动装置和附件均简单安装在一个轻便的包装内,412控制器非逆转运动,无须电锁或门闩。

安装简便:安装简便,对现有的负载结构无需太多的调整,采用机电技术,使得FAAC 412 最适合工作负荷不大的场合。

电子安保装置:电子装置直接作用于控制器力矩,确保防挤压保护功能,在紧急情况时,可用释放钥匙人工控制大门。

保养简单,可靠性高:FAAC 412 极大减少了保养的需要,在任何气候条件和室外-20度至+55度温度范围内均可确保系统可靠运行。

412 机电手臂式大门自控设备由:紧急释放、带热保护功能的电机、冲程杆保护壳这三部分组成。


412 机电手臂式大门自控设备规格指标


★平开大门非逆转机电式丝杆传动器
★单门最长3米
★最大使用频度18次/小时
★柱式安装,门朝内或朝外开启,最大角度可开启110度
★最大推拉力320daN 冲程杆推速1.6cm/s
★推杆有效冲程290mm
★电机电源230V(+6%-10%)50(60)Hz
★电机功率280W
★电机转动热保护140度
★规格尺寸(L*W*H)1000*90*195mm
★保护等级IP 44 
★运作环境温度-20度至+55度
★带内置三角钥匙释放装置
★电机横向放置并有保护涂层
★电镀铝丝杆套


FAAC 412 机电手臂式大门自控设备是一款住家型的开门机,单门长度可达3米,适合安装在别墅区的庭院里。安装简易,保养简单,性能高,是一款符合大众化的别墅开门机。



相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】