详细说明

FAAC 地埋式开门机 760

收藏
  • 商品说明

760地埋式大门液压自动控制器,它分两大种型号,一种是CR型:它的组成部分是由:人工释放、驱动装置、减速调整旋钮、液压泵单元、旁路阀、侧边限位触点调节螺丝,另一种是SR型:它是由驱动装置、人工释放、旁路阀、液压泵单元组成。760地埋式开门机用于住宅和商用式平开大门,单扇门最重800KG。



760地埋式大门液压自动控制器有哪些特点:

1.多种技术应用:FAAC 760地埋式装置系统是一种新型的用来开启、关闭住宅和商用平开大门的方式。门宽可达4米。它是一种完全隐蔽的装置,因此从任何角度都不会影响门的外观,而且它的开启幅度可达140度。

2.各种开启方式:FAAC 760系列产品有多种类型,客户可根据选择开关均自锁型、可逆转型,使大门接近止动点时带减速功能或不带减速功能的类型,以及快速或慢速型。此项获专利的减速系统既可调节减速深度,又可调节强度。

3.效率保证:FAAC 760型的设计配有一个盒体,用于装载自动控制系统,以控制重达800KG的大门,并简化了安装程度,由于驱动装置和控制单元被集成在液压油路上从而确保持续的润滑和冷却作用。

4.全面安全:FAAC 760地埋式大门液压自动控制器配置了高能的液压装置带有两个高灵敏度高路阀的液压器件,确保了最佳的防挤压保护功能。在紧急状态时,可以使用定制钥匙的释放装置进行大门的人工控制,可以从门内或门外人工开启大门。

5.低保养需求:FAAC 760地埋式大门液压自动控制器在保养方面,节约成本,由于整个系统机械性能好,耗电少,工程师无需将门拆除便可进行维护保养。


760地埋式大门液压自动控制器规格指标:

★由泵单元和驱动装置组成的集成式液压控制器
★液压泵单元有开、关带液压自锁和不带自锁的型号可选
★适合单扇门最长4米,单扇门最重800千克
★开启角度最大为162度和148度
★最大使用频度每小时30和55次
★最大转矩272Nm和543Nm
★角速度为5.2度/S和7.8度/S
★电机电源为230V(+6%-10%)-50(60)Hz,电机功率为220W,电机转动热保护为120摄氏度
★动作环境温度为-40度到+60度之间
★保护等级为IP67
★释放装置有带三角形钥匙或定制的钥匙(可选择的)两种类型,既可从里面释放,又可从外面释放
★单相电机,双向旋转
★液压常压泵(最大程度的低噪音)
★泵流量为0.5升/分钟和0.75升/分钟
★压铸的分布式法兰盘
★能过旁路阀进行开启和关闭国的独立控制
★防挤压安全性达到UNI 8612 标准
★阳极氧化铝制成的油缸
★齿状活塞和驱动装置
★压铸的铝制驱动装置
★经NIPLOY加工过的驱动装置平台
★加添加剂的矿物液压油
★经电注泳处理的铸铝安装盒和不锈钢盖
★排水管和电缆孔
★经NIPLOY 加工过的集成的传动杆
★径向轴承和推力轴承
★尺寸(长*宽*高)490*260*159 毫米

 


相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】