详细说明

FAAC-402液压拉臂平开门机

收藏
  • 商品说明

产品型号

最大工作次数

最大单门宽度

自身是否带锁

液压/机电

安装方式

是否内置门档

适用场合

402 CBC

55次/小时

1.8米

关门位置带锁

液压

手臂式

需要外置

住家型

402 SBS

55次/小时

3米

液压

手臂式

需要外置

住家型

















455D控制板性能指标

电源

230V(+6%-10%)-50HZ

吸收功率

10W

最大电机负载

800W

最大附件负载

0.25A

最大电锁负载

15VA

温度范围

 -20℃ 至 +55℃

保险丝

2

功能逻辑

自动/半自动/"安全"-"自动"-"分步"半自动门/"B"半自动/Dead-man

开/关时间

可设定(0-120秒)

暂停时间

可设定(0-4分钟)

关门延时

可设定(0-4分钟)

开门延时

2秒(可以不用)


推力

可调整

输入端口

开/关/限位/开安保/关安保/电源/失效保护

输出端口

闪灯/电机/24Vdc/24Vdc指示灯/FailSafe/12VAC电锁电源

402液压手臂式开门机的特点:

      家用大门理想的液压自控系统:安装快速简便,FAAC 402系统是家用大门最实用、最经济的选择,每扇门1.8M,FAAC 402液压器件易于保养,耗电亦非常少。
      最佳的安全性:使用部件带有两个灵敏度很高的旁路阀,确保了最佳的防挤压保护功能,紧急状态时,可用释放钥匙人式控制大门。
      低噪音,高可靠性,无需太多空间:使用部件较少,加上用液压油驱动马达,使得控制器运作时十分安静,在任何气候条件和室外温度在-40度-+55度的温度范围下均可可靠运作,由于外形精巧,FAAC 402可以安装在空间狭小的场合。

402液压手臂式开门机有两种型号,一种是402 CBC 型单门长度为 1.8米,另一种加长版的是型号402 SBS 型单门长3米,这两种型号的产品可供大家的需要选择,FAAC的产品质量久经考验,它的液压系统具有无可争辩的优点,并使用高质量防腐蚀涂层,确保产品长期使用,它适用于家住型和商用型。


相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】