详细说明

三翼自动旋转门

收藏
  • 商品说明

三翼旋转门诞生于一种全新的构思和功能之中。它将旋转通道体系和最大旋转直径容为一体,三翼旋转门结合安全性和实用性,将用户的安全置于第一位,安全挤压开关安装在曲壁立柱上,防止行人被静止的立柱和旋转的门扇挤压,以免造成不必要的意外出现。旋转门的门框可以根据客户的要求来选择铝型材,加工精度高,表面光洁度好,它的通行空间大,内部空气流出量比普通门少,更好的抵御了外面的风、灰尘等进入,在遇到强风的时候也能安全进出。


三翼自动转门的主要功能:

★手、自动转换功能           
★定位停功能
★夜间闭锁功能               
★防风功能
★安全防碰功能               
★调速功能
★感应旋转功能               
★急停功能
★安全防夹功能               
★慢速功能


三翼旋转门标准规格:

内直径(MM) 外直径(MM) 入口宽度(MM) 华盖高度(MM) 门扇高度(MM)
 2200     2280      1000      200      2200
 2400     2480      1100      200      2200
 2600     2680      1200      200      2200
 2800     2880      1300      200      2200
 3000     3080      1400      200      2200
 3200     3280      1500      200      2200
 3400     3480      1600      200      2200
 3600     3680      1700      200      2200
注:其中外尺寸含不锈钢及氧化铝外包饰尺寸,若为碳钢结构,外直径尺寸增加20MM

三翼自动旋转门(普通型或豪华型)具有自动旋转门的品质,外观豪华,经久耐用、安全性高。高质量的轴承,多重密封及合理的受力结构,可经受沙尘等恶劣环境的考验。静音无冲击,核心部件高品质化,客户能得到物美质优的完美服务。三翼旋转门适用于银行、商店、酒店、商场、办公楼、机场、宾馆及各种娱乐场所内,为所在的建筑增添一道美丽的风景线。


相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】