详细说明

水晶旋转门

收藏
  • 商品说明

在旋转门系列中,水晶旋转门是透过水晶看世界,干净又透明,它独特的设计,将传动机构置于地下,门体全部采用高强度防爆玻璃与五金件点式联接,极具通透感。水晶般的玻璃结构,玲珑剔透的外观风格,轻灵便捷的运行性能让行人耳目清新,宛如玲珑剔透的水晶明珠镶嵌在建筑物中,映衬得熠熠生辉。

水晶旋转门的门体特点:

★多种驱动方式:手动、自动。

★华盖及曲壁由钢化夹胶玻璃制作、门扇三侧加装密封毛条,门体上的配件均是不锈钢制成。

★变频马达驱动、宁静、可靠、长寿命的优良性能。

★旋转门规格可根据客户要求定制任意尺寸,整体风格为全玻璃框架。

★曲壁为8+1.52+8mm夹胶弧形安全玻璃,门翼为12mm平板钢化玻璃,密封材料全部选用抗老化天然橡胶制品,门体密封毛刷选用天然羊毛。


水晶旋转门的门体规格:单位(MM)

  内直径(D)  入口尺寸(C) 外径尺寸(E) 华盖高度(A) 通行高度(B)

               (三翼/四翼)


  1800     800/1170     1852     18       2300

  2000     900/1310     2025     18       2300

  2200     1000/1460     2252     18       2300

  2400     1100/1600     2452     18       2300

  2600     1200/1740     2652     18       2300

  2800     1300/1880     2852     18       2300

  水晶旋转门给人种晶莹、通透的美感,达到一种时光错觉之感,让人有种虚实变幻的感觉,它是最具有个性的旋转门,门的整体全是玻璃,以五金配件连接,所以它的美观性极强,更适应于高档场所。

相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】