详细说明

四翼带展台自动旋转门

收藏
  • 商品说明

四翼带展台自动旋转门的特点

1.门体框架,选用国际6063铝型材框架结构.
2.简洁、明亮、坚固耐久的设计,保证了旋转门的品质和使用寿命。
3.传动部份选用进口轴承,转门上下组成独特设计,终生免费维护。
4.门体玻璃选用平板钢化、弯钢玻璃,保证了产品的安全性。
5.门体表面,氟碳喷涂,几十种颜色可供选择,不锈钢包层,颜色可选。

★功能简介

感应旋转功能 急停功能 防风功能 夜间闭锁功能 状态及故障自动显示功能
安全防夹功能 慢速功能 定位停功能 门扇可折叠功能(可。 磁卡识别功能(可。
安全防碰功能 调速功能 防碰隐藏功能 手、自动转换功能(可。 ups应急供电功能(可。

★技术参数

电压:220V 50HZ 红外线动作感应器:检测区域为4m×2m
功率:驱动马达0.25KW 照明:500W 红外线防夹感应器:1.7m高度时红外线波束口径为0.10m
微电脑输入输出端口:30个 红外线防碰感应器:2m高度时红外线波束口径为0.13m
变频器:采用多段速度控制 调频范围:OHZ—50HZ

★标准配置
 
1.安全玻璃:门扇及展箱8mm透明钢化玻璃,曲壁10mm透明弧形夹胶玻璃
2.转动马达:220V、50HZ、0.25KW
3.中控电脑:Rize系统控制
4.变频调速系统:采用变频调速技术、使门体旋转平稳
5.触摸式控制器:方便客户操作、功能设定
6.动作感应装置:红外线动作感应器
7.挤压式防夹感应装置:安装于转门入口右侧
8.急停按钮:转门入口右侧立柱,便于门体紧急停止运转
9.残障按钮:转门入口右侧立柱,门体可慢速旋转1至3圈
10.防风磁力锁:锁定门扇,保持门体正常运转
11.镭射天花灯:6—9只镭射灯
12.电磁锁:自动锁定转门,使之停止运转
13.状态及故障显示器:显示门体正常运行状态及出现故障时相应的信息代码
14.门扇折叠:外径尺寸>3600mm建议使用:外径尺寸<3600mm可根据客户需要设置
 
★可选项目

1.红外线防夹感应装置:安装于转门帽头顶部
2.防碰对射感应装置:门扇顶部安装非接触式防碰感应装置
3.表面处理:深咖啡色、钛黑、钛金等不锈钢包层、钛金板包装、氟碳喷涂等
4.消防中控系统
5.磁卡出入识别系统
6.图案处理:各种图案装饰、多种色彩选择
7.UPS控制箱:安装于副控制箱内,停电故障时,UPS自动启动,开启平开感应门
8.消防中控功能:楼宇内火警信号启动时,自动开启平开感应门,形成宽敞通道
9.动作感应装置:内藏式、外露式

旋转门规格

 规格 

RZ-A2400
-4
RZ-A2600
-4
RZ-A2800
-4
RZ-A3000
-4
RZ-A3200
-4
RZ-A3400
-4
RZ-A3600
-4E
RZ-A3800
-4E
RZ-A4200
-4E
RZ-A4800
-4E
ф
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4200
4800
A
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
B
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2550
2550
2550
2550
C
1476
1616
1757
1898
2040
2181
2323
2464
2747
3171
D
2250
2450
2650
2850
3050
3250
3450
3650
4050
4650
E
882
940
1058
1233
DW
1076
1176
1276
1376
1476
1576
1038
1097
1214
1390

四翼带展台自动旋转门的美观性更强,旋转门展台里面可以摆放公司的特别产品,以提高公司的知名度,以最好的产品展示给大家。




相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】