详细说明

FAAC-940重型自动门

收藏
  • 商品说明

技术指标

FAAC-940SM2

进口化程度

100%全进口型

适用的门体

各种材质的平移门体(无框/有框)

电源

110V/230V-(+6%-10%)  50/60Hz

吸收功率

100W

驱动单元

24Vdc锅轮锅杆电机、带48齿光影编码器

主电控板

带液晶板的微电脑器控制单元

运作环境温度

 -20℃至+50℃

横梁长度

4300mm(标准型)

滑轮吊架

镀锌钢滑轮,非常耐用

暂停时间

0-30秒可调节

开启速度

10-180cm/秒(可数字化调节)

关闭速度

10-180cm/秒(可数字化调节)

部分开启(半开功能)

10%-90%(可数字化调节)

智能防挤压

碰到障碍物时,不但门立即反向,且还记住障碍物位置,下次开/关门时以低速度接近此点,确认障碍物除去后,恢复到标准运作状态

轨道尺寸

96mm高×172mm深

最大承重

120KG+120KG

传动方式

皮带传动,最大门全开达3600mm

关门缓冲

有,微电脑测定最佳缓冲距离

开门缓冲

有,微电脑测定最佳缓冲距离

噪音控制

轨道上静音胶条,十分安静



940 SM 感应自动门(重型平移门)

长久可靠:

通过高技术设计,可以确保FAAC 940 SM 平移门自动系统长入可靠地工作。此外,由于选用高质量的机械和电子部件,而且,经过内部上百万的开,关测试。使得940 SM 整体性能有了可靠的保证。这就是为什么任何想获得可靠产品的用户都会选择 FAAC 940 SM。

未来刚刚开始:

940 SM系列的出现是前沿技术的结合体,然而,未来才刚刚开始。精细的940 SM 系列将拥有远程控制和远程服务的技术,这不仅是大部分用户的需要也是专业人士的需要。

最大的灵活性:

940 SM 系列提供了最大的使用灵活性。它可以用于单门场合,门重可达180公斤;也可以用于双门场合,单门重可达120公斤。940 SM 系列没有使用频度的限制。即使停电时,利用后备电池(可选)可以100%地工作30分钟。

高智能:

整个940 SM 系列设计成具有高智能。由于采用微处理器实时检测所有门的动作,因此可以实现智能控制。根据门的尺寸和重量(1或2扇可移动门,2或4扇叠加型门),“自校正”系统可以自动设置门的运动状态。任何故障可通过SD-KEEPER 功能键盘的诊断功能提示。些键盘也可以实现功能逻辑的设置。

绝对可靠运作:

开/关防挤压功能的自设置功能使得940 SM 系列工作时绝对安全,完全附合新的欧洲标准。相对于关闭而言,当遇到障碍物时,系统开启的表现是不同的。推力伴随障碍物清除的低速检查。

易于安装:

940 SM 系列安装十分简便。由于有充足的工作空间,简洁的导架/皮带装置,电机单元概念以及将行程限位开关安装在轴承型材上,整个系统设计成可以自我装配优化装配时间。不仅如此,还有不同寻常的外壳,由于可以在开启位置锁。沧拔ひ桓隹刂破魇秩菀,安装时间也减到最小。


940 SM 自动门感应门是一款重型平移门,它可以分12种型号:



1.940 SM1     单门  180公斤                     2. 940 SM2    双门  120+120公斤

3.940 SMA1    单门  180公斤                     4. 940 SMA2   双门  120+120公斤

5.940 SMD1    单门  250公斤                     6. 940 SMD2   双门  180+180公斤

7.940 SMDA1   单门  250公斤                     8. 940 SMDA2  双门  180+180公斤

9.940 SMT2    双叠门  120+120公斤               10.940 SMT4   四叠门  70+70+70+70公斤

11.940 SMTA2  双叠门  120+120公斤               12.940 SMTA4  四叠门  70+70+70+70公斤


更详尽了解产品资料,请网上联系QQ:172758998/173056789谢谢!


相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】