详细说明

FAAC自动门传感器

收藏
  • 商品说明

FAAC自动门传感器
微波运动传感器,为各种自动门提供最经济,最圆满可靠的开启保证,适用范围广,且不必配备任何额外的零部件。

微波运动传感器的结构组成部份:

1.终端板
2.连接线
3.红外线接受器
4.灵敏度调整按钮
5.指示灯
6.天线前部调试支架
7.天线
8.天线横向调试盘

外形:


精湛的设计可以折服即使最挑剔的建筑师
精小玲珑,不碍视觉,即使在非常小的地方也可以便利的安装
坚固的ABS塑料外壳几乎坚不可摧,特殊的固定系统使传感器稳如泰山

技术性能:


新型天线,角壮天线不复存在,率先开发出用于自动门的平面K波天线确保更精确的检测区
由功能强大的微波处理器控制在数字电子系统


检测:微波运动传感器它宽阔的检测区域保证用户的最大的舒适度及椭圆形的检测区保证良好的侧部覆盖范围

多功能调整:

三维调整:BFR1天线可以进行如下两方面的调整(0度到90度轴向前后调整,这就意味着无需其它附件或投入可将BFR1安装在天花析上),微波运动传感器它还可以(-30度到+30度横向调整,BFR1很好地被平行安装到门侧比如说像摆动门,以避免对运动中的门进行误检,夹到行人就不好了.

新型高效的功能,以应付复杂的情况

安装高度达3米

以上就是介绍了微波传感器的结构以及它的性能特点等,微波传感器在自动门的应用特别的广泛.

相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】