球王会·(中国)体育官方网站

浅谈自动门在生活中的应用

2012-10-21

自动门,顾名思义,当人接近门一定距离时,自动门上的感应器检测到有人正在接近门时,门就会自动打开,人就可以通过此门。当人通过此门后,门内感应器检测到人已经通过此门,就会将门自动关闭,从而实现门的自动化开关.

自动门的分类:旋转自动门、弧形自动门、平滑自动门、平开自动门、折叠自动门、重叠自动门、医用自动门、卷闸自动门、车库自动门、特种自动门。在我们的生活中,这些自动门都曾出现在我们的视线当中,每一款自动门都有其独特的作用,根据不同的场合,不同的需求,来选择与之相配的自动门。



自动门应用比较广泛,自动门增强了建筑物装饰美化功能。由于自动门广泛采用了新设计、新装饰材料和新的加工工艺,其造型和结构与建筑物会更协调、更匹配、增强了建筑物美化功能,任何的大门口都可以使用自动门,我们见得最多的是建筑物的大门,比如:银行大门口,酒店大门口,机场大门口,饭店大门口等这些人流量比较大的场所都需要安装自动门,设计美观,性能稳定,是比较受大家青眯的产品.在北方风沙比较大,大多数的建筑物都会选择旋转门,自动旋转门无论转到哪个位置对门外都是敞开的,对门内都是关闭的.旋转门能够进出自如,豪华气派,还可以有效的防止风沙、尘土、保温、节约能源等作用,是大家理想的选择,但是自动旋转门在造价方面比自动门要高出许多倍。在南方的气候与北方相比,天气比较暖和,没有太多的沙尘,大家在选择的时候可以不用选择昂贵的自动旋转门,自动门就可以代替旋转门,自动门也能有效的防尘,节约能源,防潮等作用,是主要的方面是钱的问题,在造价方面低一些,是一款比较适合大众化的产品。要是想在外观上面达到类似自动旋转门的外观效果,可以选择弧形自动门,价格比自动门要贵一些,但是和自动旋转门相比,那就便宜一些,而且美观大方,实用性强。


我们在医院照CT的时候,不知道大家有没有留意它的门体,它特殊的功能,特殊的结构,起到隔绝、密闭的作用,这种门叫医用密闭门,这种门适合在手术室、实验室等要求高度隔离的场合。


在某些写字楼的通道口内,会选择平开自动门,这种方式安装简便,不受限制,不需要对门体结构作出太大的改变,特别适合改造性应用,在欧洲,这种自动门比平移门使用还要多,在造价方面也不高。


在银行、酒店这些建筑物的大门口一般都会选择自动平移门,可以根据建筑物的设计风格来选择自动平移门的材料,像玻璃包框,铝合金框,钛金不锈钢等。从而达到美化建筑物的功能。


自动门可以满足多种特殊功能,根据不同的应用场合和不同的需要有多种特殊功能的自动门应运而生。例如,多种形式的旋转门、可折叠的自动旋转门、折叠自动门、可伸缩的庭院自动门等。这些自动门都是为满足特殊需要而产生的,给大家的生活带来了便利,满足了大家的需求。


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】