球王会·(中国)体育官方网站

自动门保养维护手册

2012-10-17

自动感应门在我们的生活中并不少见,比如最常出现在我们视线当中的场所就是银行的大门口,当我们还没有靠近大门口的时候,它就像长着眼睛似的,提前几秒钟自动把门打开,让我们不用动手推门就可以直接走进去了,和那个手推门相比,自动门要舒服一点,方便一些,特别是对那些残疾人是一种特别的照顾,一种关怀.美观性也比手推门要得体一些,所以自动感应门给我们的生活带来便利,那在使用的过程当中,一定要注意保养维护,致使它的寿命能延长些,更好地为我们服务!





第一点:自动感应门一般都是装在大门口的,位置特别的抢眼,一定要保持它崭新的面貌,定期给自动感应门做除尘工作,保持玻璃门的清洁,门框是不锈钢包边的,一定要做防锈,防腐的特殊处理,保持它的清洁、光亮。不锈钢一旦生锈,或者是有污垢,灰尘等在视觉效果上就特别的难看,久而久之就会使钢体变坏、变烂、从而影响了自动感应门的正常运作。

第二点:检测自动感应门的五金配件

1.悬吊部分:发动机箱是否牢固,要是松动的话就要固定好,发动机箱轨道是否磨损,要是磨损严重的话就建议更换新的轨道,发动机箱轨道是否有污垢,如果有灰尘、污垢等就要清理干净,吊架是否固定好,如果有松动的现象,就要重新拧紧,滑轮是否磨损,碰伤,如果严重磨损,就建议更换新的滑轮,止摆器是否固定好,如果有松动的现象就要重新调整一下位置。

2.传动部分:噪音是否正常,要是响声太大可以打点润滑油或者蜡,发动机、张紧轮装置是否固定,要是松动就要调一下,驱动轮、从动轮、皮带、飞轮皮带是否有磨损,要是磨损严重就建议更换新的配件,以免影响自动感应门的正常运行,皮带的张力是否正常,要是太松的话就要调整一下。

3.控制器、电器部分:传感器的灵敏度是否可以检测到它的覆盖范围,如果检测的范围小就要重新调整一下它的检测范围。要是坏了的话就要重新更换新的传感器,安全电眼是否有安装,没有安装安全电眼的要重新装回,以免夹伤人。传感器、控制器有没有污垢,有的话就需要清理干净,开闭速度、开启保持时间、缓行动作是否正常,不正常的话就需要重新调整一下。

第三点:调整一下门体与地面的间隙,关闭时中缝间隙,察看一下门体的损坏程度。

以上几点就是自动感应门的维护与保养步骤,看着容易,一项一项检测起来还是有点繁锁的,需要维护人员耐心的察看与检测,这项工作就需要找专业的、有资格证的自动门公司来完成。


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】