球王会·(中国)体育官方网站

自动门配件-皮带

2012-12-27

现在市面自动门设备的皮带可分为三种.




第一种是比较老款的旧式的橡胶皮带,又称为同步带,这种皮带较软,寿命比较短.

第二种是同样是橡胶皮带,且皮带里带钢丝条,一般的自动门皮带都有三条以上的小钢丝,这样对于寿命来说是大大的加强了.

第三种是PC材质制成的,常用于高档的自动门设备里,且皮带里面通常也带五条小钢丝,有的重型自动门的皮带里的小钢丝多达七条,非常耐用!

推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】