球王会·(中国)体育官方网站

自动门走进我们的生活

2012-11-10




现在自动门的应用范围已经非常广泛了,大家熟知的场所就如银行,工厂或写字楼等,那是因为自动门节能方便的特点被众多用户所关心,近几年来,自动门应用范围在不断地放大:

如医院X光室,ICU监护室,手术室等重要的场所,自动门都大派用场,特别是X光室,因为X光室的门体里都有铅板在里面,重量是比一般的门重很多,一般都重达250KG每扇以上,这时如果用人手来手推的话,会非常尴尬和别扭,就要用到重型自动门驱动装置来拉动门体运动。


又如一些便利店,7-11等很多连锁的便利店安装自动门的机率也越来越高,原来应该有两个:一是平移的自动门对于空间的占用非常。负醮锏讲徽伎占,这样对于面积不是很大的便利店来说,意味着可以摆放更多的商品,二是节能方面,因为自动门在没有客人进出的时候会自动关闭,空调的利用率就会大大提高,避免更多的能量损失,一天进出的客人非常多,如果用手推门的话,并不能保证每个客户都会随手关门的。


使用量激增的还有酒店,一般五星酒店都会安装旋转门作为门面的主要装饰,安装后,整间酒店的档次会高出不止一个档次,有些酒店还安装多套旋转门来装饰,一些比较经济一点的酒店,近几年来也陆续地改装自动门,有些还是手推门的,都留着一些预算来安装自动门。


随着国内经济的快速发展,大家对环保、节能、节约能源的意识越来越强,自动门越来越走进我们的生活当中,所以说现在的自动门使用范围是非常广泛的,广泛到有些私人客户的家里也会安装自动门


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】