球王会·(中国)体育官方网站

自动门VS手推门

2012-11-05

自动门,顾名思义就是自动开关了,而手推门,当然也就是要用手来推动开关的门了.

自动门与手推门相比,自动门优势主要有三方面,那我们来看看是哪三方面?




1、高档,美观,大方

30多年前,自动门就进入中国市。鞘敝挥屑涓叩档某∷呕岚沧白远,以显示场所的高级性,记得我还是很小

的时候,进入一家金铺,那时感觉就是一踏进那红地毯,门会自动打开了,觉得好神奇,长大了解后才知道,那是传感

器的作用,传感器的感应范围就设定在地毯附近!从这方面可以得到,自动门给人一种耳目一新的感觉,还有深刻的印

象,现在很多酒店,特别是星级酒店,都开始慢慢改造门面,安装更高档的旋转门作为主入口的门面装饰,同时旋转门

对于节能环保有着其它门无法比拟的优势,这个优势我在这里就不详谈了,另作文章谈谈。

2、节能

很多人有这样的误解,自动门用电来驱动,何来节能之用,其实这种想法是错误的,为什么这样说呢?大家都知道,现

在的大型建筑,临街商店,办公室几乎每天都在开着空调,不管是冷气还是暖气,都需要空调机来调控,每当门打开一

次,室内,室外的空气就会有交换的机会,如夏天,室内温室在23-25度,但室外的温室往往要高出10度左右,这样空

调就会走丢,但自动门的好处这里就显示出来,开了门后立即关上,最大限度地防止空气的进一步交换而引起冷气的走

丢。而手推门,往往因为人出来后,就没有随手关门,导致冷气不断地走丢,这样的作法就会无限地加重空调机的运转

,白白浪费了空调的电费,也进一步缩短了空调机的使用寿命。这笔费用也是非常的大。一年下来,比安装一樘自动门

的费用高多了。

3、省心

怎么样的省心法呢?因为现在的自动门都可以跟门禁系统,监控系统以及楼宇对讲系统连接,举个例子说明一下:比如

你公司的办公室在二楼,而一楼是贵司的产品展示厅,在一楼的大堂大门安装一樘自动门跟门禁系统,监控系统连接在

一起,当有客户访问时,客户会通过监控,对讲系统按下门铃,监控就会显示客户的样子跟声音,当贵司确立了这个客

户的身份时,就可以通过线性按纽或无线按纽来开启大堂的自动门,这样就免去了要人下去开门的尴尬。同时当客户进

入后,门就会自动关上,同时如果配上电锁的话,门还会自动锁上,公司自己的员工就会刷卡或通过密码进出入,更高

级一点的还可以通过指纹来确定身份再进入。比一般的手推门更来得省心,安心。

综上所述,自动门比手推门的优点还是蛮多的,唯一的缺点就是安装费用会比手推门高点,当然现在的价格相差没有前

几年这么大了,自动门价格在行业里还是比较透明化的,也正因为这样,自动门用量现在越来越广泛了,越来越走近我们的生活。


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】