详细说明

欧典150自动门电机

收藏
  • 商品说明

欧典自动门是一款性能稳定,高效率,方便简易,安全性高,适用性广,在价格方面比较大众化,是一款不错的自动感应门,它是由张紧轮、控制器、铝合金梁、皮带、吊架组、止位体、马达及变速器装置等几个配件组成。缺少其中的一个配件都不行,几个配件要相互配合才能使感应门正常运行。电机是自动感应门的“心脏”部分,,一款好的自动感应门就要看电机的质量如何,欧典电机是直流无电刷马达,静音效果非:茫胍粜。返渥远诺缁:它采用效率高、体积小巧,功效强大的直流无电刷马达。齿轮箱内用传动效率高、噪音小的螺旋齿轮减速,然后驱动皮带模块。

广州系统科技有限公司专业维修,更换自动门电机,电器部分保修一年!(除人为损坏外)

相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】