详细说明

多玛自动门ES 90

收藏
  • 商品说明

德国的多玛自动门一向以品质优,价格合理,在广州众多品牌中,总能见到它的身影,广州诺卡为大家详谈一下多玛自动门 ES 90 Easy的过人之处.



多玛平移门(DORMA) ES 90 Easy


灵活,简便,模组化设计
多玛新型的 ES 90 Easy,采用模组化设计,应用全球信赖的电子元件及全新的机械组件,机组承重达2*85KG,适用于100MM和150MM机盖高度.全新设计的微型驱动装置(minidrive unit)已通过多项工业测试.


高品质,物超所值
多玛公司特别提供的高性价比,高品质的ES 90 Easy机组运用广泛,适用于不同用途的门,运行平稳,安装简便,易于维护.
微电脑控制自我学习的功能保证了操作灵活,运行平稳,并达到欧洲和德国的安全标准.通过按钮操作菜单使参数调节简单快捷,无需其它附加程序设置装置.多玛公司还提供程序开关,感应器及专用型材等选项以供选择.


多玛平移门的优点:
模组化设计,系统灵活
门重可达2*85KG,1*100KG
适应不同的需求
系统组件少而精
全新设计的驱动装置
便于组装的驱动系统
多功能控制,直接调节运行参数
安装调试方便
适合各种移门型材导轨
功能可靠,安全性高
运行平稳
多种程序开关
多种标准连接件
符合所有欧洲标准


多玛平移门组件
轻巧的驱动装置
变压器
马达
解码器
Easy控制模组
导轨
后备电池
承载滑轮支架
承载滑轮
盖板支架
限位挡
门页吊挂件


可选配件
电动机械锁
电动机械锁人工解锁装置
电眼
后备电池(紧急打开,紧急关闭)

广州诺卡自动门公司供应多玛自动门ES90,多玛自动感应门,多玛自动门配件,多玛自动门电机,多玛自动门控制器,多玛自动门滑轮,多玛自动门吊架,多玛自动门感应器。




相关商品

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】