详细说明

弧形自动门

收藏
  • 商品说明

在自动门中有一种线条优美呈半圆形或全圆形的自动玻璃门叫弧形自动门,它的外形独特,豪华气派,美观大方,晶莹通透.可以根据用户现场的条件来设计不同弧度的样式,弧形自动门不仅保持了自动横移门的良好特性,还因弧面设计构成迷人的曲线美,给人以豪华的视觉感受.具有独特的控制系统特性.它适合机场,自助银行,酒店等出入口.

弧形自动门的半径从1200MM至2500MM均可预定制作,选择范围广,品种齐全。它采用微电电脑控制处理器,性能稳定、可靠、持久、安全。

弧形自动门的标准尺寸:(MM)


 LW         R           S           B

1236       1000        1996        2128

1488       1200        2396        2528

1677       1350        2696        2828

1855       1500        2996        3128

2243       1800        3596        3728

2495       2000        3996        4128


若弧长BL大于等于5600MM应增加支撑立桩
BL:弧长
LW:通行宽度
R:半径
S:内净宽
B:结构宽度
LH:净高

弧形自动门的分类:

1.全圆型
2.半圆型
3.弧段型

弧形自动门它的结构和平移门自动门是差不多的,都是由自动门控制器、马达、皮带传动装置、吊轮、感应器系统所组成的,只是弧形自动门在结构方面有些不太一样,弧形自动门的皮带装置中间增加了很多组吊轮,以便运行时改变自动门的曲线,吊轮系统采用了较大的轮组,可以使自动门按弧形的路线来运行。其它的配置都是一样的,只是在安装的方式有些不一样了。

咨询热线:13711535579

办公室地址: 荔湾区东漖北路柏宜商务中心305室

COPYRIGHT @ 2022 .广州系统科技有限公司 版权所有  粤ICP备11079892号

  • 微博
  • 微信
  • QQ好友
  • QQ空间
  • 百度
技术支持: 讯度网络 | 管理登录
×
seo seo
【网站地图】【sitemap】