球王会·(中国)体育官方网站

分析自动门控制器故障原因

2022-09-09

自动门主要由:马达,控制器,感应器,导轨,皮带,吊轮,止摆器这些配件所组成,缺一不可,下面来谈谈当自动门控制器出现故障时有哪几种情况出现.


自动门控制器,顾名思义就是自动门的大脑,负责给指令自动门电机来进行整个自动门的运行,开玩笑地说:只要控制器足够强大,自动门跳舞起来都行,但反之,如果自动门控制器一旦有故障了,那自动门的运行就有非常大的麻烦。

一般来说,自动门控制器的故障都是分阶段的,首先是偶尔有点小问题,比如关门或开门速度突然变慢了,一段时间后,可能因天气的好转或其它的环境因素变化,就会变正常,但好景不会很长,这正是控制器里面的元件有一个损坏的过程,往往这是电容引起的故障,随后,自动门控制器就会罢工,当然这时电机没有了指令,也只好停工了。所以保持自动门控制器正常保养是很有必要的,详情请联系广州系统科技有限公司了解!


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】