球王会·(中国)体育官方网站

自动感应门的门体未来趋势如何?

2012-10-28

广州诺卡自动门公司这两年慢慢地感到客户对自动门的门体的要求越来越高,早几年安装的自动门的门体,一般是用纯玻璃做成,最多也就是用防弹玻璃,包框门占的比例并不高,其中的原因之一就是包框门的造价会比纯玻璃高很多,最重要的原因是众多设计师的设计还是没有用到包框门,但我们发现最近几年设计师设计时用包框门的机会越来越高,不仅如此,门体使用中空LOW-E玻璃的机会也是以日俱增,近两个月都已经安装了差不多十套中空玻璃门体的自动门。反映出客户方面对节能、环保的重视。



我们诺卡自动门觉得自动感应门在建筑的环保、节能方面还是比较明显的,很多客户觉得自动感应门安装造价高而望而却步,其实这是客户的误区来的,一来现在自动感应门的造价并没有多高,二来是自动感应门在节能方面的优势,一两年节省下来的空调费足够买几樘自动感应门了,更不用说是如果长期用的话,那节省的费用更是以实惠来形容自动感应门的安装!

如果自动感应门再配上用中空LOW-E玻璃作为门体,那节能的效果会更上一层楼,现在新的办公大楼装饰设计时,幕墙设计使用中空LOW-E玻璃的机会越来越高,特别是甲级的写字楼,好象是必须品一样,自动感应门配上中空LOW-E玻璃是比较流行的设计方式!在这里不得不说一下不锈钢包框门体,当自动感应门越来越普及时,同时随着社会对自动感应门的要求越来越多样化,包框的自动感应门门体就像以前的纯玻璃门体一样也会越多,以前都是铝合金包框,铝合金表面处理的方式通常都是氟碳喷涂,颜色也是多样化,亮光处理也是一种手法.

近这两年比较新的技术就是拉丝处理,铝合金型材的表面处理可以做到像不锈钢拉丝一样的,从外观看跟不锈钢包框门没什么区别,但铝合金型材做成的自动感应门门体一般都比较容易被磨损而露出原色,所以现在很多高档的自动感应门的门体就有不锈钢来包框,特别是用镜面不锈钢来包框,显得既高档而又耐用,如果自动感应门外饰面也用镜面不锈钢来做成,那整个门洞就显得和谐而整体化!我们感觉到自动感应门的门体趋势是趋向包框门体,更多是趋向更加环保、节能的中空LOW-E玻璃,同样门面的整体化也是很重要的自动感应门的一个趋势!


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】