球王会·(中国)体育官方网站

广州自动门-安装前准备

2011-11-13

安装前的准备工作,要先勘查一下现场的地理位置,然后再施工,施工前先决定采用内藏式或是外挂式,以及门与开口的位置,门的尺寸重量,电源开关等。必须考虑横梁和门框对门的承受能力。如何购买松下产品?

   为了您的方便及售后保障,请就近联系我们的指定经销商或认定销售店,或者电话联系我们,惕防假冒品。如何对自动门的系统进行配置?自动门的系统配置是指根据使用要求而配备的与自动门控制器相连的外围辅助控制装置,如开门信号源、门禁系统、安全装置、集中控制等。必须根据建筑物的使用特点。通过人员的组成,楼宇自控的系统要求等合理配备辅助控制装置。自动门安装公司有责任在对用户系统需求的充分了解的基础上,向用户提供合理而经济的系统配置方案。

      1. 开门信号

  自动门的开门信号是触点信号,微波雷达和红外传感器是常用的两种信号源。

  微波雷达是对物体的位移反应,因而反应速度快,适用于行走速度较快的人员通过的场所,它的缺点点是一旦在门附近的人员不想出门而基本静止不动后,雷达仍然反应,自动门就会不断开闭,对控制系统寿命有影响。  红外传感器对物体存在进行反应,有静检知功能,不管人员移动与否,只要处于传感器的扫描范围内,它都会反应即传出触点信号。缺点是红外传感器的反应速度较慢,但是安全性提高,特别适用于有行动迟缓的人员出入的场所。

  其它开关:由于微波雷达和红外传感器并不了解接近自动门的人是否真耍进门,所以有些场合更愿意使用按键开关。按键开关可以是一个触点式的按钮。在手术室也用到肘触开关,它可以用胳膊肘来操作。避免了手的接触。还有所谓脚踏开关,功能一样,但对防水的要求较高,而且脚踏的力量很大,容易使脚踏开关失效。

  现在的楼字自控有时会提出特殊的要求,例如使用电话的某一分线控制开门。要达到这个要求,只要保证信号是无源的触点信号即可。极少情况下,人们会提出天线?氐囊。用一个无线接受器与自动门进行触点式连接,再配一个无线发射器,就可以达到要求。不过,现在的无线电波源太多,容易导致偶然开门是一个麻烦的问题。  定时器可以自动控制门的状态,其原理是将时钟与特定的开关电路相连,还预设定的时间将自动门处于自动开启或锁门状态。

      2. 门禁系统统与非公共区域的松下自动门

如果说对自动门的性能和质量要求最高的是在使用频率极高的大型公共区域,那幺那自动门自动控制功能要求最高的对进出人员进行选择的非公共区域。门禁系统是对入门授权的识别。在识别或检测入门授权通过以后,向自动门的控制系统提供开门信号。在提供开门信号之前,松下自动门必须处于锁门的状态。门禁系统包括从最简单的钥匙开关,密码锁,磁卡锁。一直到复杂的体重识别系统,指纹识别系统等。但无论系统怎样复杂,最终都是给自动门提供开门的触点信号。信号电路的屏蔽对避免由于无关信号的干扰而误开门的情况发生非常重要。

3. 对自动门的要求就是解锁动作与开门动作之间的协调

  应用于自动平移门的电子锁有锁皮带的电磁锁和锁门体吊挂件的电动锁两种。后者用于重型自动平移门,自动平开门的电子锁有电磁门吸,电子插销锁和电子开门器,电子开门器又称阴锁。作用力方向不影响门的开启动作,不易发生误操作。还有一种带触点开关的机械锁,使锁与开关结合,锁不处于开锁状态,触点就不能接触,不可能发生误操作。

     


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】