球王会·(中国)体育官方网站

富力盈泰广场A、B塔

2011.11.15_21.51.51_7785.jpg


详细说明

主要参数

BF-100C

棒材容径

6~100mm

最大棒材长度

1,850mm

送料架容量

100 mm × 7

控制/驱动模式

Mitsubishi / Servo


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】