球王会·(中国)体育官方网站

手把手教大家如何去选择一间合格的自动门安装公司?

2022-09-09

随着高楼大厦的崛起,人们的审美观念随之改变,对时尚的追求,导致透视性高的落地玻璃门越来越受到人们的喜爱,到处都可以看到自动门的身影,一栋大厦给人的印象如何,最重要的是"脸上"功夫,自动玻璃门从设计到安装效果如何都可以为大厦的"脸上"功夫加分,为整体的装饰效果添光,那要怎么去选择一间合格的自动门公司了?在此,为大家整理了一套选择自动门公司的秘诀,晒出来和大家分享一下.



第一条:熟人介绍的自动门公司要注意的事项

一说到熟人介绍的公司,大家都会摇头,觉得要出是了问题的话不好投诉,而且也不好讲价,但是也有好的地方就是工程款卷跑的现象不会出现,工程质量出现问题方便维修.不过无论多熟,都要按章办事,合同和报价表都得签订.在付款方面按照合同办事,不要因为是熟人就觉得放心因而盲目预支.



第二条:质量好的安装团队

自动门工程离不开安装团队,一项完美的自动门工程和好质量的安装团队有着莫大的关系,在进场前和顾客进行沟通,多交流,带证上岗,一个好的安装团队自然会有个好的工程安装师,工程安装师要负责整个自动门安装的流程,工程安装师的脾气要好,在交流中要细心,不要乱发脾气.管理能力强.



第三条:初期选自动门公司的渠道

在最初选自动门公司时,我们一般都是通过网络来寻找合适的自动门公司,利用互联网的信息资源以及各种自动门论坛来了解相关的信息.



第四条:一个好的自动门公司的标准

1.自动门在安装的过程中,按自动门的图纸来进行安装,在操作的过程中带证上岗,对于顾客的合理要求要以快速,反应正确来整改,在安装现场应该是井井有条的,一点也不凌乱.那这样的公司的内部管理应该是没有什么问题的.

2.好的自动门公司严格按照图纸来办事,包括玻璃尺寸,铁架,导轨,外饰面,每一样都要做到最好.

3.自动门公司必须有资格证,营业执照,办公地点,是否有发票等,都要仔细考察.

4.可以去现场考察自动门公司所安装的工程案例,以此来评价一下安装技术和设计技术等,看是否是一家具有资格的自动门安装公司.从现场可以看出这家公司的安装水平如何?

5.自动门工程安装合同要注意以下细节:


★.注明工程名称和工程地点

★.注明工程总价格包括自动门设备详细列表清单

★.注明工程内容包括自动门材料型号列表清单

★.关于施工用水,用电及自动门工作电源由需方提供,其中自动门工作电源必需可到达发动机箱.

★.结算方式,合同签订后按章办事,注明施工时间和完工时间以及验收时间等.

★.售后服务要注明保修时间以及出现故障时几小时内到现场解决故障,要分清责任,在保修期内免费维修,但如果是使用不当或者人为损坏的不属于保修范围内,按有偿服务处理.


第五条:小心自动门公司给出的陷阱

现在自动门公司之间的竞争大,公司为了拉到顾客,会给顾客挖一些陷阱,让顾客掉进去,所以顾客一定要仔细考察报价单,看是否有漏项等.


只要综合以上几条就一定会找到属于大家满意的自动门安装公司,完美的设计,精细的做工,一件完美的艺术品就呈现在大家的视线当中,让大家眼前一亮.


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】