球王会·(中国)体育官方网站

分析自动门轨道型材材料

2013-01-10

自动门轨道型材根据门体的承重来选择,不同自动门的品牌它的轨道的厚度也是不一样的,那下面来谈一下国产自动门和进口自动门以及重型自动门的轨道有什么哪些区别?



自动门系统的轨道材料通常是用铝合金做成的,铝合金具有耐磨及坚硬的特点,厚度一般是在5mm左右,有个别的自动门轨道厚度可以达到6mm,比如德国盖泽及意大利FAAC品牌,这些主要是欧洲人的设计要达到欧洲的标准,当然也有一些国产的自动门轨道厚度仅仅是3mm,一般用于轻型门的!


为了特殊场合所设计的重型自动门,它的轨道所用到的型材又有不同了,有些重达300KG的自动门系统,轨道的材料就得用到钢材,并且长度都在6.1米左右,这些轨道应用于超重门,而国内一些OEM厂家吹说他们的自动门系统承重量达到300KG,这些都是不科学,用不了多久,轨道就会变形,轨道变形那可是很严重的问题,为了避免不必要的事故的发生,请广大客户在选购时必须要注意这一点,不要被价格低而影响了您的选购!安全第一!


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】