球王会·(中国)体育官方网站

"山塞版"自动门品牌

2012-12-19

现在市面上的自动门的品牌多得令人眼花缭乱,国外的,国内的几乎都有几十个品牌,有德国多玛,日本松下,意大利FAAC,台湾欧典等多种品牌的自动门.


根据我们诺卡多年来的自动门使用,代理经验得知,其实国内的品牌无非就是一种机器,多种贴牌,竟然每种品牌的自动门控制器及电机都可以对换,可想得知,国内的同行们为了赚钱什么都敢做,拿一个自动门机器回来,随便贴一个牌子就说这个是顶级品牌,很多客户不知道所以然,信与为真,就真的为这种便宜货用高档的品牌价钱买下来。


可以说这是我们自动门行业里的坏分子啊!还有的公司,比如有一些公司,随便找人花点钱搞来一个山寨的自动门控制器,再加上一些便宜的电机,就说是自己生产的品牌,说来真的像开玩笑样,明明没有这么大的实力,硬要说成是很有实力,这是一个公司发展的跳跃还是一个欺骗客户的作法呢?相信客户都有雪亮的眼光来判断事实的!


我们公司自到目前为止,自动门的设备都还是代理国内外著名的品牌,这些品牌都是在市面上可以找得到,并且还有非常多的成功案例可以参考,比如:意大利FAAC自动门,德国多玛自动门,盖泽自动门,日本松下自动门及台湾欧典自动门等品牌,都是一些市面上非常成功的自动门品牌,望广大客户在我们公司买得称心用得放心!


推荐

  • QQ空间

  • 新浪微博

  • 人人网

  • 豆瓣

取消
技术支持: 讯度网络
  • 首页
  • 电话
  • 留言
  • 位置
    • 【网站地图】【sitemap】